NAME            PE3ODI
FILE            PE3ODI.COM
DESCRIPTION     Xircom Pocket Ethernet Adapter III 
FRAME       ETHERNET_SNAP
APPLETALK       80007809B
AARP            80F3 H(0001) L(6) B(090007FFFFFF)
MEM_USE         7920
SIZE            621
MENU FLAG 8000:"CableType" *0000="Parallel Port" 

